madic nozzle(axisymmetric) example problem mach 0.8 standard SL pressure

Zone 1 Zone 2 Zone 3

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Iterations -8

-6

-4

-2

0

LOG ( L2 )

02-Feb-1998 15:41:34